# Global environment definitions for the NOAO packages.

set	pkglibs		= "noao$bin(arch)/,noao$lib/"
set	noaobin		= "noao$bin(arch)/"
set	noaolib		= "noao$lib/"
set	ccdtime		= "noaolib$ccdtime/"
set	onedstds	= "noaolib$onedstds/"
set	linelists	= "noaolib$linelists/"

set	artdata		= noao$artdata/
set	astrometry	= noao$astrometry/
set	astcat		= noao$astcat/
set	astutil		= noao$astutil/
set	digiphot	= noao$digiphot/
set	focas		= noao$focas/
set	imred		= noao$imred/
set	mtlocal		= noao$mtlocal/
set	nobsolete	= noao$nobsolete/
set	nproto		= noao$nproto/
set	obsutil		= noao$obsutil/
set	onedspec	= noao$onedspec/
set	rv		= noao$rv/
set	surfphot	= noao$surfphot/
set	twodspec	= noao$twodspec/

keep
